{"Clabel": "481650fd4", "lmfdb_label": "481650.fd1", "Ciso": "481650fd", "lmfdb_iso": "481650.fd", "regulator": {"__RealLiteral__": 0, "data": "37.271410230729570515780756723", "prec": 100}, "ainvs": [1, 1, 1, -223179055213, -40581608879320969], "jinv": [16300610738133468173382620881, 2228489100], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -52823445, -147775056075], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 4, "lmfdb_number": 1, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 1, "analytic_rank": 1, "signD": 1, "class_deg": 10, "class_size": 4, "min_quad_twist_disc": 65, "faltings_index": 3, "faltings_ratio": 10, "isogeny_degrees": [1, 2, 5, 10], "nonmax_primes": [2, 5], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 481650, "nonmax_rad": 10, "num_int_pts": 0, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 5, 13, 19], "degree": 1244160000, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 168070175691904687500, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "4.6960227559598565371373770830", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.6088291210120379818102536956", "prec": 100}, "elladic_images": ["2.3.0.1", "5.12.0.2"], "modell_images": ["2B", "5B.4.2"], "adelic_level": 14820, "adelic_index": 288, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "5.12.0.a.2", "10.36.0.a.1", "60.72.1.cj.1", "65.24.0-5.a.2.2", "76.6.0.?", "130.72.0.?", "380.72.1.?", "780.144.1.?", "1140.144.5.?", "4940.144.1.?", "14820.288.5.?"], "abc_quality": 1.0740941067474734, "szpiro_ratio": 6.878678602331643}

{"Clabel": "481650fd3", "lmfdb_label": "481650.fd2", "Ciso": "481650fd", "lmfdb_iso": "481650.fd", "regulator": {"__RealLiteral__": 0, "data": "18.635705115364785257890378362", "prec": 100}, "ainvs": [1, 1, 1, -13948689713, -634092115867969], "jinv": [-3979640234041473454886161, 1471455901872240], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -3301465, -2309192023], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 3, "lmfdb_number": 2, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 1, "analytic_rank": 1, "signD": -1, "class_deg": 10, "class_size": 4, "min_quad_twist_disc": 65, "faltings_index": 2, "faltings_ratio": 5, "isogeny_degrees": [1, 2, 5, 10], "nonmax_primes": [2, 5], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 481650, "nonmax_rad": 10, "num_int_pts": 1, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 5, 13, 19], "degree": 622080000, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 110975571722813201283750000, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "4.3494491656798838824287610223", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.2622555307320653271016376349", "prec": 100}, "elladic_images": ["2.3.0.1", "5.12.0.2"], "modell_images": ["2B", "5B.4.2"], "adelic_level": 14820, "adelic_index": 288, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "5.12.0.a.2", "10.36.0.a.1", "30.72.1.i.2", "65.24.0-5.a.2.2", "76.6.0.?", "130.72.0.?", "380.72.1.?", "390.144.1.?", "1140.144.5.?", "4940.144.1.?", "14820.288.5.?"], "abc_quality": 1.057796439598937, "szpiro_ratio": 6.243005467849398}

{"Clabel": "481650fd2", "lmfdb_label": "481650.fd3", "Ciso": "481650fd", "lmfdb_iso": "481650.fd", "regulator": {"__RealLiteral__": 0, "data": "7.4542820461459141031561513446", "prec": 100}, "ainvs": [1, 1, 1, -371567713, -2375289295969], "jinv": [75224183150104868881, 11219310000000000], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -87945, -8655975], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 2, "lmfdb_number": 3, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 2, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 1, "analytic_rank": 1, "signD": 1, "class_deg": 10, "class_size": 4, "min_quad_twist_disc": 65, "faltings_index": 1, "faltings_ratio": 2, "isogeny_degrees": [1, 2, 5, 10], "nonmax_primes": [2, 5], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 481650, "nonmax_rad": 10, "num_int_pts": 2, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 5, 13, 19], "degree": 248832000, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 846147913777968750000000000, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "3.8913037997428063498369974164", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "1.8041101647949877945098740290", "prec": 100}, "elladic_images": ["2.3.0.1", "5.12.0.1"], "modell_images": ["2B", "5B.4.1"], "adelic_level": 14820, "adelic_index": 288, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "5.12.0.a.1", "10.36.0.a.2", "60.72.1.cj.2", "65.24.0-5.a.1.2", "76.6.0.?", "130.72.0.?", "380.72.1.?", "780.144.1.?", "1140.144.5.?", "4940.144.1.?", "14820.288.5.?"], "abc_quality": 1.032281228728047, "szpiro_ratio": 5.411805444375349}

{"Clabel": "481650fd1", "lmfdb_label": "481650.fd4", "Ciso": "481650fd", "lmfdb_iso": "481650.fd", "regulator": {"__RealLiteral__": 0, "data": "3.7271410230729570515780756723", "prec": 100}, "ainvs": [1, 1, 1, 39440287, -202701007969], "jinv": [89962967236397039, 287450726400000], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, 9335, -737383], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 1, "lmfdb_number": 4, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 2, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 1, "analytic_rank": 1, "signD": -1, "class_deg": 10, "class_size": 4, "min_quad_twist_disc": 65, "faltings_index": 0, "faltings_ratio": 1, "isogeny_degrees": [1, 2, 5, 10], "nonmax_primes": [2, 5], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 481650, "nonmax_rad": 10, "num_int_pts": 5, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 5, 13, 19], "degree": 124416000, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 21679214894438400000000000, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "3.5447302094628336951283813557", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "1.4575365745150151398012579683", "prec": 100}, "elladic_images": ["2.3.0.1", "5.12.0.1"], "modell_images": ["2B", "5B.4.1"], "adelic_level": 14820, "adelic_index": 288, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "5.12.0.a.1", "10.36.0.a.2", "30.72.1.i.1", "65.24.0-5.a.1.2", "76.6.0.?", "130.72.0.?", "380.72.1.?", "390.144.1.?", "1140.144.5.?", "4940.144.1.?", "14820.288.5.?"], "abc_quality": 1.0281324592856305, "szpiro_ratio": 5.0128726640265615}