{"Clabel": "255024fd2", "lmfdb_label": "255024.fd1", "Ciso": "255024fd", "lmfdb_iso": "255024.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 0, 0, -2358723, 441298370], "jinv": [486034459476995521, 253095136942032], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -16380, 254016], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 2, "lmfdb_number": 1, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 2, "class_size": 2, "min_quad_twist_disc": 12, "faltings_index": 1, "faltings_ratio": 2, "isogeny_degrees": [1, 2], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [2], "conductor": 255024, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 1, "sha": 4, "bad_primes": [2, 3, 7, 11, 23], "degree": 10616832, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 755738029386716479488, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.6980628249257450508547057725", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "1.4556095000317448957398510326", "prec": 100}, "elladic_images": ["2.3.0.1"], "modell_images": ["2B"], "adelic_level": 7084, "adelic_index": 12, "adelic_genus": 0, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "28.6.0.c.1", "506.6.0.?", "7084.12.0.?"], "abc_quality": 0.9683032649961216, "szpiro_ratio": 4.468952615277863}

{"Clabel": "255024fd1", "lmfdb_label": "255024.fd2", "Ciso": "255024fd", "lmfdb_iso": "255024.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 0, 0, 555837, 53661890], "jinv": [6360314548472639, 4097346156288], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, 3860, 31376], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 1, "lmfdb_number": 2, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 1, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": -1, "class_deg": 2, "class_size": 2, "min_quad_twist_disc": 12, "faltings_index": 0, "faltings_ratio": 1, "isogeny_degrees": [1, 2], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [2], "conductor": 255024, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 1, "sha": 4, "bad_primes": [2, 3, 7, 11, 23], "degree": 5308416, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 12234610065137467392, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.3514892346457723961460897118", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "1.1090359097517722410312349719", "prec": 100}, "elladic_images": ["2.3.0.1"], "modell_images": ["2B"], "adelic_level": 7084, "adelic_index": 12, "adelic_genus": 0, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "14.6.0.b.1", "1012.6.0.?", "7084.12.0.?"], "abc_quality": 0.9478087452177055, "szpiro_ratio": 4.12063850534543}