{"Clabel": "226512cq4", "lmfdb_label": "226512.fd1", "Ciso": "226512cq", "lmfdb_iso": "226512.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 0, 0, -119598699, -503428498342], "jinv": [35765103905346817, 1287], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -6864, 218313], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 4, "lmfdb_number": 1, "cm": 0, "num_bad_primes": 4, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 8, "class_size": 6, "min_quad_twist_disc": -132, "faltings_index": 3, "faltings_ratio": 4, "isogeny_degrees": [1, 2, 4, 8], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [2], "conductor": 226512, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 1, "sha": 4, "bad_primes": [2, 3, 11, 13], "degree": 15728640, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 6808040554917888, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.9824966002001002485155841441", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "0.54109563890691482136975761520", "prec": 103}, "elladic_images": ["8.24.0.93"], "modell_images": ["2B"], "adelic_level": 6864, "adelic_index": 192, "adelic_genus": 1, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "4.6.0.c.1", "8.24.0-8.n.1.5", "48.48.0-48.g.1.13", "132.12.0.?", "156.12.0.?", "176.48.0.?", "208.48.0.?", "264.48.0.?", "312.48.0.?", "528.96.0.?", "572.12.0.?", "624.96.0.?", "1144.48.0.?", "1716.24.0.?", "2288.96.0.?", "3432.96.0.?", "6864.192.1.?"], "abc_quality": 0.9895637859915349, "szpiro_ratio": 5.467115667025176}

{"Clabel": "226512cq5", "lmfdb_label": "226512.fd2", "Ciso": "226512cq", "lmfdb_iso": "226512.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 0, 0, -52429179, 141492303722], "jinv": [3013001140430737, 108679952667], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -3009, -61770], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 5, "lmfdb_number": 2, "cm": 0, "num_bad_primes": 4, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 8, "class_size": 6, "min_quad_twist_disc": -132, "faltings_index": 4, "faltings_ratio": 8, "isogeny_degrees": [1, 2, 4, 8], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 226512, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 1, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 11, 13], "degree": 31457280, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 574900952030685689131008, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "3.3290701904800729032242002048", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "0.88766922918688747607837367590", "prec": 103}, "elladic_images": ["16.24.0.9"], "modell_images": ["2B"], "adelic_level": 6864, "adelic_index": 192, "adelic_genus": 1, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "4.6.0.c.1", "8.12.0.n.1", "12.12.0.h.1", "16.24.0-8.n.1.4", "24.24.0.bl.1", "44.12.0-4.c.1.1", "48.48.0-24.bl.1.6", "88.24.0.?", "104.24.0.?", "132.24.0.?", "176.48.0.?", "208.48.0.?", "264.48.0.?", "312.48.0.?", "528.96.0.?", "624.96.0.?", "1144.48.0.?", "2288.96.0.?", "3432.96.0.?", "6864.192.1.?"], "abc_quality": 0.9785267024283243, "szpiro_ratio": 5.266472923145658}

{"Clabel": "226512cq3", "lmfdb_label": "226512.fd3", "Ciso": "226512cq", "lmfdb_iso": "226512.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 0, 0, -8259339, -6114467590], "jinv": [11779205551777, 3763454409], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -474, 2619], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 3, "lmfdb_number": 3, "cm": 0, "num_bad_primes": 4, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 4, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 8, "class_size": 6, "min_quad_twist_disc": -132, "faltings_index": 2, "faltings_ratio": 4, "isogeny_degrees": [1, 2, 4], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2, 2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 226512, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 3, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 11, 13], "degree": 15728640, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 19908119846974772514816, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.9824966002001002485155841441", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "0.54109563890691482136975761520", "prec": 103}, "elladic_images": ["8.24.0.11"], "modell_images": ["2Cs"], "adelic_level": 3432, "adelic_index": 192, "adelic_genus": 1, "modm_images": ["2.6.0.a.1", "4.12.0.b.1", "8.24.0-4.b.1.8", "12.24.0.c.1", "24.48.0-12.c.1.4", "44.24.0-4.b.1.2", "88.48.0.?", "104.48.0.?", "132.48.0.?", "264.96.0.?", "312.96.0.?", "1144.96.0.?", "3432.192.1.?"], "abc_quality": 0.9574733148525506, "szpiro_ratio": 4.816829173104799}

{"Clabel": "226512cq2", "lmfdb_label": "226512.fd4", "Ciso": "226512cq", "lmfdb_iso": "226512.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 0, 0, -7475259, -7865318230], "jinv": [8732907467857, 1656369], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -429, 3384], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 2, "lmfdb_number": 4, "cm": 0, "num_bad_primes": 4, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 4, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 8, "class_size": 6, "min_quad_twist_disc": -132, "faltings_index": 1, "faltings_ratio": 2, "isogeny_degrees": [1, 2, 4], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2, 2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 226512, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 3, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 11, 13], "degree": 7864320, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 8761948194179321856, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.6359230099201275938069680834", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "0.19452204862694216666114155450", "prec": 103}, "elladic_images": ["8.24.0.14"], "modell_images": ["2Cs"], "adelic_level": 3432, "adelic_index": 192, "adelic_genus": 1, "modm_images": ["2.6.0.a.1", "4.12.0.b.1", "8.24.0-4.b.1.10", "24.48.0-24.m.1.12", "88.48.0.?", "104.48.0.?", "132.24.0.?", "156.24.0.?", "264.96.0.?", "312.96.0.?", "572.24.0.?", "1144.96.0.?", "1716.48.0.?", "3432.192.1.?"], "abc_quality": 0.9433902594003265, "szpiro_ratio": 4.792561212623399}

{"Clabel": "226512cq1", "lmfdb_label": "226512.fd5", "Ciso": "226512cq", "lmfdb_iso": "226512.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 0, 0, -418539, -149500582], "jinv": [-1532808577, 938223], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -24, 63], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 1, "lmfdb_number": 5, "cm": 0, "num_bad_primes": 4, "optimality": 1, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": -1, "class_deg": 8, "class_size": 6, "min_quad_twist_disc": -132, "faltings_index": 0, "faltings_ratio": 1, "isogeny_degrees": [1, 2, 4, 8], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 226512, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 1, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 11, 13], "degree": 3932160, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 4963061564535140352, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.2893494196401549390983520226", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "-0.15205154165303048804747450630", "prec": 107}, "elladic_images": ["16.24.0.8"], "modell_images": ["2B"], "adelic_level": 6864, "adelic_index": 192, "adelic_genus": 1, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "4.6.0.c.1", "8.12.0.n.1", "16.24.0-8.n.1.2", "24.24.0-8.n.1.4", "48.48.0-48.g.1.9", "88.24.0.?", "104.24.0.?", "132.12.0.?", "156.12.0.?", "176.48.0.?", "208.48.0.?", "264.48.0.?", "286.6.0.?", "312.48.0.?", "528.96.0.?", "572.12.0.?", "624.96.0.?", "1144.48.0.?", "1716.24.0.?", "2288.96.0.?", "3432.96.0.?", "6864.192.1.?"], "abc_quality": 0.8840474094399083, "szpiro_ratio": 4.149754385245632}

{"Clabel": "226512cq6", "lmfdb_label": "226512.fd6", "Ciso": "226512cq", "lmfdb_iso": "226512.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 0, 0, 23365221, -41666797942], "jinv": [266679605718863, 296110251723], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, 1341, 18228], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 6, "lmfdb_number": 6, "cm": 0, "num_bad_primes": 4, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": -1, "class_deg": 8, "class_size": 6, "min_quad_twist_disc": -132, "faltings_index": 5, "faltings_ratio": 8, "isogeny_degrees": [1, 2, 4, 8], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 226512, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 1, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 11, 13], "degree": 31457280, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 1566379644488833272164352, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "3.3290701904800729032242002048", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "0.88766922918688747607837367590", "prec": 103}, "elladic_images": ["8.24.0.94"], "modell_images": ["2B"], "adelic_level": 6864, "adelic_index": 192, "adelic_genus": 1, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "4.6.0.c.1", "6.6.0.a.1", "8.24.0-8.n.1.3", "12.12.0.g.1", "24.48.0-24.bh.1.4", "44.12.0-4.c.1.2", "88.48.0.?", "132.24.0.?", "208.48.0.?", "264.96.0.?", "624.96.0.?", "2288.96.0.?", "6864.192.1.?"], "abc_quality": 0.9847533288977478, "szpiro_ratio": 5.069835844620487}