{"Clabel": "223440ct3", "lmfdb_label": "223440.fd1", "Ciso": "223440ct", "lmfdb_iso": "223440.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 1, 0, -2383376, 1415446164], "jinv": [3107086841064961, 570], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -3040, 64262], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 3, "lmfdb_number": 1, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 4, "class_size": 4, "min_quad_twist_disc": 28, "faltings_index": 2, "faltings_ratio": 4, "isogeny_degrees": [1, 2, 4], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [2], "conductor": 223440, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 1, "sha": 4, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 19], "degree": 2654208, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 274677473280, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.0306175628946087430705751426", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "0.36451530780700678110066664942", "prec": 103}, "elladic_images": ["4.6.0.1"], "modell_images": ["2B"], "adelic_level": 15960, "adelic_index": 48, "adelic_genus": 0, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "4.6.0.c.1", "24.12.0.y.1", "56.12.0-4.c.1.5", "168.24.0.?", "760.12.0.?", "2280.24.0.?", "2660.12.0.?", "5320.24.0.?", "15960.48.0.?"], "abc_quality": 0.9889050122513766, "szpiro_ratio": 4.519456776326849}

{"Clabel": "223440ct4", "lmfdb_label": "223440.fd2", "Ciso": "223440ct", "lmfdb_iso": "223440.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 1, 0, -172496, 14613780], "jinv": [1177918188481, 488703750], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -220, 650], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 4, "lmfdb_number": 2, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 4, "class_size": 4, "min_quad_twist_disc": 28, "faltings_index": 3, "faltings_ratio": 4, "isogeny_degrees": [1, 2, 4], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [2], "conductor": 223440, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 1, "sha": 4, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 19], "degree": 2654208, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 235501598653440000, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.0306175628946087430705751426", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "0.36451530780700678110066664942", "prec": 103}, "elladic_images": ["4.6.0.1"], "modell_images": ["2B"], "adelic_level": 15960, "adelic_index": 48, "adelic_genus": 0, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "4.6.0.c.1", "24.12.0.s.1", "28.12.0-4.c.1.2", "168.24.0.?", "760.12.0.?", "2280.24.0.?", "5320.24.0.?", "15960.48.0.?"], "abc_quality": 0.9625253881148601, "szpiro_ratio": 3.8798726783248707}

{"Clabel": "223440ct2", "lmfdb_label": "223440.fd3", "Ciso": "223440ct", "lmfdb_iso": "223440.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 1, 0, -148976, 22074324], "jinv": [758800078561, 324900], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -190, 992], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 2, "lmfdb_number": 3, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 4, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 4, "class_size": 4, "min_quad_twist_disc": 28, "faltings_index": 1, "faltings_ratio": 2, "isogeny_degrees": [1, 2], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2, 2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 223440, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 3, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 19], "degree": 1327104, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 156566159769600, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "1.6840439726146360883619590818", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "0.017941717527034126392050588619", "prec": 107}, "elladic_images": ["2.6.0.1"], "modell_images": ["2Cs"], "adelic_level": 15960, "adelic_index": 48, "adelic_genus": 0, "modm_images": ["2.6.0.a.1", "24.12.0.b.1", "28.12.0-2.a.1.1", "168.24.0.?", "380.12.0.?", "2280.24.0.?", "2660.24.0.?", "15960.48.0.?"], "abc_quality": 0.9387086030721215, "szpiro_ratio": 3.8441684317251186}

{"Clabel": "223440ct1", "lmfdb_label": "223440.fd4", "Ciso": "223440ct", "lmfdb_iso": "223440.fd", "regulator": 1, "ainvs": [0, 1, 0, -7856, 454740], "jinv": [-111284641, 123120], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -10, 20], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 1, "lmfdb_number": 4, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 1, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": -1, "class_deg": 4, "class_size": 4, "min_quad_twist_disc": 28, "faltings_index": 0, "faltings_ratio": 1, "isogeny_degrees": [1, 2, 4], "nonmax_primes": [2], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 223440, "nonmax_rad": 2, "num_int_pts": 1, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 19], "degree": 663552, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 59330334228480, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "1.3374703823346634336533430211", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "-0.32863187275293852831656547208", "prec": 107}, "elladic_images": ["4.6.0.1"], "modell_images": ["2B"], "adelic_level": 15960, "adelic_index": 48, "adelic_genus": 0, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "4.6.0.c.1", "24.12.0.y.1", "28.12.0-4.c.1.1", "168.24.0.?", "190.6.0.?", "380.12.0.?", "2280.24.0.?", "2660.24.0.?", "15960.48.0.?"], "abc_quality": 0.8779856933033099, "szpiro_ratio": 3.2142501787376}