{"Clabel": "106470fe8", "lmfdb_label": "106470.fd1", "Ciso": "106470fe", "lmfdb_iso": "106470.fd", "regulator": 1, "ainvs": [1, -1, 1, -61129682087, 5817380358693089], "jinv": [7179471593960193209684686321, 49441793310], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -40190455, -98072518885], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 8, "lmfdb_number": 1, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 12, "class_size": 8, "min_quad_twist_disc": -39, "faltings_index": 7, "faltings_ratio": 12, "isogeny_degrees": [1, 2, 3, 4, 6, 12], "nonmax_primes": [2, 3], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [2, 3], "conductor": 106470, "nonmax_rad": 6, "num_int_pts": 0, "sha": 36, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 13], "degree": 148635648, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 173973001742214038910, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "4.4195625737916419091108126655", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.5877817507268186953864463263", "prec": 100}, "elladic_images": ["4.6.0.1", "3.4.0.1"], "modell_images": ["2B", "3B"], "adelic_level": 10920, "adelic_index": 384, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "3.4.0.a.1", "4.6.0.c.1", "6.12.0.a.1", "12.24.0.g.1", "24.48.0.bt.2", "39.8.0-3.a.1.1", "56.12.0.bb.1", "60.48.0-12.g.1.3", "78.24.0.?", "120.96.0.?", "156.48.0.?", "168.96.1.?", "312.96.0.?", "520.12.0.?", "780.96.0.?", "840.192.1.?", "1560.192.1.?", "2184.192.1.?", "3640.24.0.?", "10920.384.5.?"], "abc_quality": 1.087781017100558, "szpiro_ratio": 7.4399819688734}

{"Clabel": "106470fe6", "lmfdb_label": "106470.fd2", "Ciso": "106470fe", "lmfdb_iso": "106470.fd", "regulator": 1, "ainvs": [1, -1, 1, -3820607537, 90897164248349], "jinv": [1752803993935029634719121, 4599740941532100], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -2511905, -1532538075], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 6, "lmfdb_number": 2, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 4, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 12, "class_size": 8, "min_quad_twist_disc": -39, "faltings_index": 5, "faltings_ratio": 6, "isogeny_degrees": [1, 2, 3, 6], "nonmax_primes": [2, 3], "torsion_structure": [2, 2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [3], "conductor": 106470, "nonmax_rad": 6, "num_int_pts": 2, "sha": 9, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 13], "degree": 74317824, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 16185309740232342656228100, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "4.0729889835116692544021966048", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.2412081604468460406778302656", "prec": 100}, "elladic_images": ["2.6.0.1", "3.4.0.1"], "modell_images": ["2Cs", "3B"], "adelic_level": 10920, "adelic_index": 384, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.6.0.a.1", "3.4.0.a.1", "6.24.0.a.1", "12.48.0.a.2", "39.8.0-3.a.1.1", "56.12.0.a.1", "60.96.0-12.a.2.9", "78.48.0.?", "156.96.0.?", "168.96.1.?", "260.12.0.?", "780.192.1.?", "840.192.1.?", "2184.192.1.?", "3640.24.0.?", "10920.384.5.?"], "abc_quality": 1.1016972151904234, "szpiro_ratio": 6.721423020802851}

{"Clabel": "106470fe7", "lmfdb_label": "106470.fd3", "Ciso": "106470fe", "lmfdb_iso": "106470.fd", "regulator": 1, "ainvs": [1, -1, 1, -3773654267, 93240113640041], "jinv": [-1688971789881664420008241, 89901485966373558750], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -2481035, -1572033153], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 7, "lmfdb_number": 3, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": -1, "class_deg": 12, "class_size": 8, "min_quad_twist_disc": -39, "faltings_index": 6, "faltings_ratio": 12, "isogeny_degrees": [1, 2, 3, 4, 6, 12], "nonmax_primes": [2, 3], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [3], "conductor": 106470, "nonmax_rad": 6, "num_int_pts": 0, "sha": 9, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 13], "degree": 148635648, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 316340292848806015646929458750, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "4.4195625737916419091108126655", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.5877817507268186953864463263", "prec": 100}, "elladic_images": ["4.6.0.1", "3.4.0.1"], "modell_images": ["2B", "3B"], "adelic_level": 10920, "adelic_index": 384, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "3.4.0.a.1", "4.6.0.c.1", "6.12.0.a.1", "12.48.0.c.4", "39.8.0-3.a.1.1", "56.12.0.v.1", "78.24.0.?", "120.96.0.?", "156.96.0.?", "168.96.1.?", "520.12.0.?", "840.192.1.?", "1560.192.1.?", "2184.192.1.?", "3640.24.0.?", "10920.384.5.?"], "abc_quality": 1.0262585206734374, "szpiro_ratio": 6.725819736397446}

{"Clabel": "106470fe5", "lmfdb_label": "106470.fd4", "Ciso": "106470fe", "lmfdb_iso": "106470.fd", "regulator": 1, "ainvs": [1, -1, 1, -755032037, 7972461142949], "jinv": [13527956825588849127121, 25701087819771000], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -496405, -134437975], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 5, "lmfdb_number": 4, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 12, "class_size": 8, "min_quad_twist_disc": -39, "faltings_index": 3, "faltings_ratio": 4, "isogeny_degrees": [1, 2, 3, 4, 6, 12], "nonmax_primes": [2, 3], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [2], "conductor": 106470, "nonmax_rad": 6, "num_int_pts": 0, "sha": 4, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 13], "degree": 49545216, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 90435542416732298698731000, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "3.8702564294575870634131900471", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.0384756063927638496888237079", "prec": 100}, "elladic_images": ["4.6.0.1", "3.4.0.1"], "modell_images": ["2B", "3B"], "adelic_level": 10920, "adelic_index": 384, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "3.4.0.a.1", "4.6.0.c.1", "6.12.0.a.1", "12.24.0.g.1", "24.48.0.bt.1", "39.8.0-3.a.1.2", "56.12.0.bb.1", "60.48.0-12.g.1.3", "78.24.0.?", "120.96.0.?", "156.48.0.?", "168.96.1.?", "312.96.0.?", "520.12.0.?", "780.96.0.?", "840.192.1.?", "1560.192.1.?", "2184.192.1.?", "3640.24.0.?", "10920.384.5.?"], "abc_quality": 1.1363906385968414, "szpiro_ratio": 6.301211035382067}

{"Clabel": "106470fe3", "lmfdb_label": "106470.fd5", "Ciso": "106470fe", "lmfdb_iso": "106470.fd", "regulator": 1, "ainvs": [1, -1, 1, -241724957, 1383584710421], "jinv": [443915739051786565201, 21894701746029840], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -158925, -23336703], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 3, "lmfdb_number": 5, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 12, "class_size": 8, "min_quad_twist_disc": -39, "faltings_index": 2, "faltings_ratio": 3, "isogeny_degrees": [1, 2, 3, 4, 6, 12], "nonmax_primes": [2, 3], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [3], "conductor": 106470, "nonmax_rad": 6, "num_int_pts": 1, "sha": 9, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 13], "degree": 37158912, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 77041845167798306019828240, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "3.7264153932316965996935805441", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "1.8946345701668733859692142049", "prec": 100}, "elladic_images": ["4.6.0.1", "3.4.0.1"], "modell_images": ["2B", "3B"], "adelic_level": 10920, "adelic_index": 384, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "3.4.0.a.1", "4.6.0.c.1", "6.12.0.a.1", "12.48.0.c.2", "30.24.0-6.a.1.3", "39.8.0-3.a.1.1", "56.12.0.bb.1", "60.96.0-12.c.2.1", "78.24.0.?", "130.6.0.?", "156.96.0.?", "168.96.1.?", "260.12.0.?", "390.48.0.?", "780.192.1.?", "840.192.1.?", "2184.192.1.?", "3640.24.0.?", "10920.384.5.?"], "abc_quality": 1.001183037889812, "szpiro_ratio": 6.006032084775751}

{"Clabel": "106470fe2", "lmfdb_label": "106470.fd6", "Ciso": "106470fe", "lmfdb_iso": "106470.fd", "regulator": 1, "ainvs": [1, -1, 1, -62977037, 34036648949], "jinv": [7850236389974007121, 4400862921000000], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -41405, -576975], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 2, "lmfdb_number": 6, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 4, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 12, "class_size": 8, "min_quad_twist_disc": -39, "faltings_index": 1, "faltings_ratio": 2, "isogeny_degrees": [1, 2, 3, 6], "nonmax_primes": [2, 3], "torsion_structure": [2, 2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 106470, "nonmax_rad": 6, "num_int_pts": 2, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 13], "degree": 24772608, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 15485508946284985881000000, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "3.5236828391776144087045739863", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "1.6919020161127911949802076471", "prec": 100}, "elladic_images": ["2.6.0.1", "3.4.0.1"], "modell_images": ["2Cs", "3B"], "adelic_level": 10920, "adelic_index": 384, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.6.0.a.1", "3.4.0.a.1", "6.24.0.a.1", "12.48.0.a.1", "39.8.0-3.a.1.2", "56.12.0.a.1", "60.96.0-12.a.1.9", "78.48.0.?", "156.96.0.?", "168.96.1.?", "260.12.0.?", "780.192.1.?", "840.192.1.?", "2184.192.1.?", "3640.24.0.?", "10920.384.5.?"], "abc_quality": 1.0252507930526022, "szpiro_ratio": 5.657446727471602}

{"Clabel": "106470fe1", "lmfdb_label": "106470.fd7", "Ciso": "106470fe", "lmfdb_iso": "106470.fd", "regulator": 1, "ainvs": [1, -1, 1, -39127757, -93690555019], "jinv": [1882742462388824401, 11650189824000], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, -25725, 1577457], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 1, "lmfdb_number": 7, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 1, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": 1, "class_deg": 12, "class_size": 8, "min_quad_twist_disc": -39, "faltings_index": 0, "faltings_ratio": 1, "isogeny_degrees": [1, 2, 3, 4, 6, 12], "nonmax_primes": [2, 3], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 106470, "nonmax_rad": 6, "num_int_pts": 1, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 13], "degree": 12386304, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 40994032757665688064000, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "3.1771092488976417539959579256", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "1.3453284258328185402715915864", "prec": 100}, "elladic_images": ["4.6.0.1", "3.4.0.1"], "modell_images": ["2B", "3B"], "adelic_level": 10920, "adelic_index": 384, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "3.4.0.a.1", "4.6.0.c.1", "6.12.0.a.1", "12.48.0.c.1", "30.24.0-6.a.1.4", "39.8.0-3.a.1.2", "56.12.0.bb.1", "60.96.0-12.c.1.1", "78.24.0.?", "130.6.0.?", "156.96.0.?", "168.96.1.?", "260.12.0.?", "390.48.0.?", "780.192.1.?", "840.192.1.?", "2184.192.1.?", "3640.24.0.?", "10920.384.5.?"], "abc_quality": 0.979208406787363, "szpiro_ratio": 5.534100042367762}

{"Clabel": "106470fe4", "lmfdb_label": "106470.fd8", "Ciso": "106470fe", "lmfdb_iso": "106470.fd", "regulator": 1, "ainvs": [1, -1, 1, 247489483, 269867017541], "jinv": [476437916651992691759, 284661685546875000], "min_quad_twist_ainvs": [1, 0, 0, 162715, -4536903], "iso_nlabel": 133, "Cnumber": 4, "lmfdb_number": 8, "cm": 0, "num_bad_primes": 5, "optimality": 0, "manin_constant": 1, "torsion": 2, "rank": 0, "analytic_rank": 0, "signD": -1, "class_deg": 12, "class_size": 8, "min_quad_twist_disc": -39, "faltings_index": 4, "faltings_ratio": 4, "isogeny_degrees": [1, 2, 3, 4, 6, 12], "nonmax_primes": [2, 3], "torsion_structure": [2], "torsion_primes": [2], "sha_primes": [], "conductor": 106470, "nonmax_rad": 6, "num_int_pts": 0, "sha": 1, "bad_primes": [2, 3, 5, 7, 13], "degree": 49545216, "semistable": false, "potential_good_reduction": false, "absD": 1001651530013810279296875000, "faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "3.8702564294575870634131900471", "prec": 100}, "stable_faltings_height": {"__RealLiteral__": 0, "data": "2.0384756063927638496888237079", "prec": 100}, "elladic_images": ["4.6.0.1", "3.4.0.1"], "modell_images": ["2B", "3B"], "adelic_level": 10920, "adelic_index": 384, "adelic_genus": 5, "modm_images": ["2.3.0.a.1", "3.4.0.a.1", "4.6.0.c.1", "6.12.0.a.1", "12.48.0.c.3", "39.8.0-3.a.1.2", "56.12.0.v.1", "78.24.0.?", "120.96.0.?", "156.96.0.?", "168.96.1.?", "520.12.0.?", "840.192.1.?", "1560.192.1.?", "2184.192.1.?", "3640.24.0.?", "10920.384.5.?"], "abc_quality": 1.0385713290887169, "szpiro_ratio": 6.012139979273326}